<script setup>
import { onLaunch } from "@dcloudio/uni-app"

onLaunch(() => {
	const updateManager = wx.getUpdateManager()
	updateManager.onCheckForUpdate(function (res) {
		// 请求完新版本信息的回调
		// console.log(res.hasUpdate)
	})

	updateManager.onUpdateReady(function () {
		uni.showModal({
			title: '更新提示',
			content: '新版本已经准备好，是否重启应用？',
			success(res) {
				if (res.confirm) {
					// 新的版本已经下载好，调用 applyUpdate 应用新版本并重启
					updateManager.applyUpdate()
				}
			}
		})
	})

	updateManager.onUpdateFailed(function () {
		// 新版本下载失败
		 uni.showToast({
			title: '更新失败，请手动清理缓存重试',
			icon: 'none'
		});
	})

})
</script>

<style lang="scss">
/*每个页面公共css */
.main {
	min-height: 95vh;
    background: linear-gradient(to top, #f2f8ff 0%, #e7f0fd 100%);
	padding-top: 20rpx;
}
</style>
